ribose 1P 4O5* 5C5* 3O2P

2O1P

7O4*

12C1*

10C2*

8C3*

6C4*

9O3* 11O2* phosphate

18N6 17C6 16C5

15N7

14C8

13N9

22C4 21N3

20C2

19N1

ribose

18O6 17C6

16C5

15N7

14C8

13N9

23C4 22N3

20C2

19N1

ribose

21N2

18N4 17C4

19C5

20C6 13N1

14C2

16N3

15O2 ribose

18O4 17C4

19C5

20C6 13N1

14C2

16N3

15O2 ribose

ATOM NAMES AND ORDER INDICA TORS FOR THE COMMON RIBONUCLEOTIDES (SUPERSCRIPT DENOTE ORDINALS) backbone

bases (names according to nucleoside)

Adenosine

Cytidine Uridine

Guanosine