C5 N7

C4 N9

C8

N3

C6

C2

N1

N6

C1*

C2*

O2* O3*

C3*

C4*

O4* C5* PA O5* O3A PB O3B PG O3G

O1G

O2G

O1B

O2B

O1A

O2A

1

2

3

4 5

6

7

8 9

10

11

12 13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 25 26

27

28

29

30 31

19

PROTEIN DA TA BANK ST ANDARD NOMENCLA TURE FOR ADENOSINE TRIPHOSPHA TE (A TP) C10H12N5O13P3 (i) Order indicators are given as preceding superscripts.